LIBRARY cmhook

EXPORTS
    aime_io_get_api_version
    aime_io_init
    aime_io_led_set_color
    aime_io_nfc_get_aime_id
    aime_io_nfc_get_felica_id
    aime_io_nfc_poll
    amDllVideoClose @2
    amDllVideoGetVBiosVersion @4
    amDllVideoOpen @1
    amDllVideoSetResolution @3
    cm_io_get_api_version
    cm_io_get_opbtns
    cm_io_init
    cm_io_poll
    CFW_init
    CFW_term
    CFW_open
    CFW_close
    CFW_listupPrinter
    CFW_listupPrinterSN
    CFW_selectPrinter
    CFW_selectPrinterSN
    CFW_getPrinterInfo
    CFW_status
    CFW_statusAll
    CFW_resetPrinter
    CFW_updateFirmware
    CFW_getFirmwareInfo
    CHCUSB_init
    CHCUSB_term
    CHCUSB_MakeThread
    CHCUSB_open
    CHCUSB_close
    CHCUSB_ReleaseThread
    CHCUSB_listupPrinter
    CHCUSB_listupPrinterSN
    CHCUSB_selectPrinter
    CHCUSB_selectPrinterSN
    CHCUSB_getPrinterInfo
    CHCUSB_imageformat
    CHCUSB_setmtf
    CHCUSB_makeGamma
    CHCUSB_setIcctableProfile
    CHCUSB_setIcctable
    CHCUSB_copies
    CHCUSB_status
    CHCUSB_statusAll
    CHCUSB_startpage
    CHCUSB_endpage
    CHCUSB_write
    CHCUSB_writeLaminate
    CHCUSB_writeHolo
    CHCUSB_setPrinterInfo
    CHCUSB_setPrinterToneCurve
    CHCUSB_getGamma
    CHCUSB_getMtf
    CHCUSB_cancelCopies
    CHCUSB_getPrinterToneCurve
    CHCUSB_blinkLED
    CHCUSB_resetPrinter
    CHCUSB_AttachThreadCount
    CHCUSB_getPrintIDStatus
    CHCUSB_setPrintStandby
    CHCUSB_testCardFeed
    CHCUSB_exitCard
    CHCUSB_getCardRfidTID
    CHCUSB_commCardRfidReader
    CHCUSB_updateCardRfidReader
    CHCUSB_getErrorLog
    CHCUSB_getErrorStatus
